-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.277918728299
cusum  =  0.091493709898
eta  =  0.549923176281
hl_amp_ratio  =  0.600296808867
kurtosis  =  -0.389924824867
n_points  =  375
period  =  0.548396520301
period_SNR  =  43.2967256221
period_log10FAP  =  -43.9923861803
period_uncertainty  =  8.39553785427e-05
phase_cusum  =  0.250024884611
phase_eta  =  0.136014661999
phi21  =  -2.36819479228
phi31  =  -4.14696133211
quartile31  =  0.315
r21  =  0.539926412334
r31  =  0.347652909635
shapiro_w  =  0.954854369164
skewness  =  -0.610485233534
slope_per10  =  -0.11482000351
slope_per90  =  0.129364396401
stetson_k  =  0.77947554659
weighted_mean  =  16.7178743668
weighted_std  =  0.230171061371
