-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.323966667132
cusum  =  0.0918097882967
eta  =  0.52442946038
hl_amp_ratio  =  0.35900491147
kurtosis  =  -1.20040378
n_points  =  431
period  =  0.545062183774
period_SNR  =  50.6689724948
period_log10FAP  =  -60.208253293
period_uncertainty  =  8.37474949492e-05
phase_cusum  =  0.248667460082
phase_eta  =  0.243307018791
phi21  =  0.82545657081
phi31  =  2.033796901
quartile31  =  0.54
r21  =  0.401947868831
r31  =  0.230496481887
shapiro_w  =  0.87425506115
skewness  =  -0.550916926268
slope_per10  =  -0.0680507950408
slope_per90  =  0.105177316514
stetson_k  =  0.793090282137
weighted_mean  =  13.8300598434
weighted_std  =  0.306554135926
