-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.86


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.071301710993
cusum  =  0.106277077815
eta  =  0.989009351634
hl_amp_ratio  =  0.722649525801
kurtosis  =  0.360770077128
n_points  =  429
period  =  0.50313681517
period_SNR  =  29.6646177405
period_log10FAP  =  -19.1843540858
period_uncertainty  =  8.13128527142e-05
phase_cusum  =  0.173004672979
phase_eta  =  1.24838385565
phi21  =  0.195710368038
phi31  =  0.651119602354
quartile31  =  0.14
r21  =  0.588005009355
r31  =  0.341426795619
shapiro_w  =  0.984578609467
skewness  =  -0.434549070674
slope_per10  =  -0.0763725067945
slope_per90  =  0.0832965909902
stetson_k  =  0.766382555187
weighted_mean  =  16.7210989119
weighted_std  =  0.104146757189
