-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261143688606
cusum  =  0.169614703402
eta  =  0.476157673574
hl_amp_ratio  =  0.294747016627
kurtosis  =  -0.770748775528
n_points  =  398
period  =  0.571625842438
period_SNR  =  48.8431901423
period_log10FAP  =  -53.6130722154
period_uncertainty  =  9.13140345752e-05
phase_cusum  =  0.281629199317
phase_eta  =  0.0639725370377
phi21  =  0.859817569309
phi31  =  -1.07122043592
quartile31  =  0.35
r21  =  0.481006866036
r31  =  0.325372737762
shapiro_w  =  0.8958735466
skewness  =  -0.703303486001
slope_per10  =  -0.135342840326
slope_per90  =  0.301830475152
stetson_k  =  0.718838560401
weighted_mean  =  15.69059517
weighted_std  =  0.227321791633
