-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.355076059086
cusum  =  0.0998677195643
eta  =  0.607772978986
hl_amp_ratio  =  0.370307758534
kurtosis  =  -0.853316095868
n_points  =  342
period  =  0.515147035609
period_SNR  =  42.1454889477
period_log10FAP  =  -45.0312072582
period_uncertainty  =  7.40920270739e-05
phase_cusum  =  0.233311403817
phase_eta  =  0.148035926112
phi21  =  0.725114357904
phi31  =  -1.3643611307
quartile31  =  0.53
r21  =  0.46227817472
r31  =  0.35224011919
shapiro_w  =  0.867921948433
skewness  =  -0.726947047852
slope_per10  =  -0.177524678247
slope_per90  =  0.203308078895
stetson_k  =  0.77743238729
weighted_mean  =  15.1483994542
weighted_std  =  0.326256965349
