-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.4


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.486528085335
cusum  =  0.284395507656
eta  =  0.550112469444
hl_amp_ratio  =  0.55056042083
kurtosis  =  -1.4134432045
n_points  =  34
period  =  0.283689005031
period_SNR  =  5.29121301452
period_log10FAP  =  -1.63946189444
period_uncertainty  =  5.04579504206e-05
phase_cusum  =  0.2597779916
phase_eta  =  0.293331122297
phi21  =  3.62991862743
phi31  =  3.24574431579
quartile31  =  0.68
r21  =  0.157920910295
r31  =  0.182732689225
shapiro_w  =  0.861397504807
skewness  =  -0.36773696664
slope_per10  =  -0.256700005848
slope_per90  =  0.222459996119
stetson_k  =  0.835118075767
weighted_mean  =  16.3993178508
weighted_std  =  0.382319836177
