-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.63


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19533788818
cusum  =  0.136980910075
eta  =  0.498740096153
hl_amp_ratio  =  1.22662292973
kurtosis  =  -1.33519386313
n_points  =  332
period  =  0.358503663245
period_SNR  =  54.0353924947
period_log10FAP  =  -61.1282881445
period_uncertainty  =  3.65030410554e-05
phase_cusum  =  0.259499956337
phase_eta  =  0.115673578057
phi21  =  -1.27029179135
phi31  =  -3.27027852842
quartile31  =  0.29
r21  =  0.146577529648
r31  =  0.0746075467824
shapiro_w  =  0.922272562981
skewness  =  0.0657353114178
slope_per10  =  -0.155123421435
slope_per90  =  0.160492573272
stetson_k  =  0.897638249413
weighted_mean  =  14.7120041128
weighted_std  =  0.148892082331
