-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.202286793974
cusum  =  0.243571537926
eta  =  0.682319142496
hl_amp_ratio  =  0.642084064958
kurtosis  =  -1.31071923726
n_points  =  93
period  =  0.295403153399
period_SNR  =  17.9309781976
period_log10FAP  =  -12.5502173518
period_uncertainty  =  4.4854900385e-05
phase_cusum  =  0.34586970618
phase_eta  =  0.150058092764
phi21  =  1.46526884682
phi31  =  2.41841195066
quartile31  =  0.25
r21  =  0.200258060808
r31  =  0.0420483074372
shapiro_w  =  0.924068033695
skewness  =  -0.246787458591
slope_per10  =  -0.124697243418
slope_per90  =  0.31560439979
stetson_k  =  0.832242919481
weighted_mean  =  14.5927400932
weighted_std  =  0.141496401307
