-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.93


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.404541214898
cusum  =  0.116718391652
eta  =  0.625619062387
hl_amp_ratio  =  0.358972805605
kurtosis  =  -0.0997435874103
n_points  =  615
period  =  0.46377307593
period_SNR  =  55.1358027461
period_log10FAP  =  -80.8320654862
period_uncertainty  =  7.18656643181e-05
phase_cusum  =  0.22409366593
phase_eta  =  0.13663717182
phi21  =  -2.45628745119
phi31  =  -4.6188520747
quartile31  =  0.44
r21  =  0.447765128939
r31  =  0.335638469154
shapiro_w  =  0.888452649117
skewness  =  -0.948496633292
slope_per10  =  -0.0424450049231
slope_per90  =  0.0436974876514
stetson_k  =  0.708353404169
weighted_mean  =  16.9671336137
weighted_std  =  0.337205141992
