-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334931173829
cusum  =  0.139700859043
eta  =  0.693374965384
hl_amp_ratio  =  0.432495375041
kurtosis  =  -0.590470979914
n_points  =  151
period  =  0.474205190617
period_SNR  =  22.4640314042
period_log10FAP  =  -15.8550595132
period_uncertainty  =  8.11902530279e-05
phase_cusum  =  0.241813199581
phase_eta  =  0.476599488177
phi21  =  0.738088870784
phi31  =  1.51144040021
quartile31  =  0.39
r21  =  0.406204377558
r31  =  0.153511081909
shapiro_w  =  0.924702525139
skewness  =  -0.690145658774
slope_per10  =  -0.115776353121
slope_per90  =  0.407296336879
stetson_k  =  0.757434234441
weighted_mean  =  14.0746854944
weighted_std  =  0.277457884135
