-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.46


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.283676975306
cusum  =  0.123321153673
eta  =  0.66080127003
hl_amp_ratio  =  0.705724179543
kurtosis  =  -1.06784056459
n_points  =  314
period  =  0.579309073132
period_SNR  =  38.9111963
period_log10FAP  =  -40.0691988701
period_uncertainty  =  9.56839799655e-05
phase_cusum  =  0.196832761515
phase_eta  =  0.632211277649
phi21  =  -2.14638207776
phi31  =  -1.08946032939
quartile31  =  0.44
r21  =  0.277438193364
r31  =  0.130677619656
shapiro_w  =  0.927008986473
skewness  =  -0.440742498412
slope_per10  =  -0.106722506578
slope_per90  =  0.175149603278
stetson_k  =  0.831416389804
weighted_mean  =  16.2127810866
weighted_std  =  0.255834095602
