-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.87


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.324378125236
cusum  =  0.206803706197
eta  =  0.5166476535
hl_amp_ratio  =  0.245690819251
kurtosis  =  -1.01456163668
n_points  =  368
period  =  0.536185401473
period_SNR  =  47.5866754463
period_log10FAP  =  -50.4809141758
period_uncertainty  =  8.02672773964e-05
phase_cusum  =  0.239701267415
phase_eta  =  0.446750365235
phi21  =  -2.55852218886
phi31  =  -0.960457469942
quartile31  =  0.47
r21  =  0.285043809811
r31  =  0.10640547945
shapiro_w  =  0.879860520363
skewness  =  -0.62779636863
slope_per10  =  -0.0724523690638
slope_per90  =  0.140436365419
stetson_k  =  0.74587524122
weighted_mean  =  15.5219655629
weighted_std  =  0.292365694767
