-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.254567665266
cusum  =  0.218783053616
eta  =  0.567904327245
hl_amp_ratio  =  0.602794772797
kurtosis  =  -0.761719715828
n_points  =  94
period  =  0.262838211564
period_SNR  =  12.5635112754
period_log10FAP  =  -8.25154948432
period_uncertainty  =  2.99879306828e-05
phase_cusum  =  0.236702549087
phase_eta  =  0.385970024134
phi21  =  1.26468847688
phi31  =  2.210353578
quartile31  =  0.365
r21  =  0.547168862119
r31  =  0.206885461966
shapiro_w  =  0.957738637924
skewness  =  -0.410097420572
slope_per10  =  -0.0814992704964
slope_per90  =  0.103783957117
stetson_k  =  0.787751919802
weighted_mean  =  16.2913308878
weighted_std  =  0.249255015566
