-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.351612564181
cusum  =  0.191084405869
eta  =  0.40017593288
hl_amp_ratio  =  0.283103660534
kurtosis  =  -0.65013326176
n_points  =  394
period  =  0.500292889619
period_SNR  =  47.5946893927
period_log10FAP  =  -51.3267106064
period_uncertainty  =  6.96864412383e-05
phase_cusum  =  0.267166570069
phase_eta  =  0.256390060711
phi21  =  -2.36484205325
phi31  =  -1.39744311153
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.386942473597
r31  =  0.203054200386
shapiro_w  =  0.875109672546
skewness  =  -0.806846617703
slope_per10  =  -0.106095945662
slope_per90  =  0.112948529363
stetson_k  =  0.727076806435
weighted_mean  =  15.7063994441
weighted_std  =  0.304281349724
