-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.26


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.469467565234
cusum  =  0.155826117047
eta  =  2.39903503879
hl_amp_ratio  =  1.61652514655
kurtosis  =  -1.33834041337
n_points  =  169
period  =  0.241083791124
period_SNR  =  11.2360401364
period_log10FAP  =  -3.45979566719e-06
period_uncertainty  =  1.55149556003e-05
phase_cusum  =  0.133493266705
phase_eta  =  2.09701473897
phi21  =  0.289225021864
phi31  =  -0.591082131085
quartile31  =  1.65
r21  =  0.144654594331
r31  =  0.219102256147
shapiro_w  =  0.929157495499
skewness  =  0.218166682737
slope_per10  =  -0.00710786723647
slope_per90  =  0.0111893989381
stetson_k  =  0.871892630963
weighted_mean  =  11.7372781065
weighted_std  =  0.879080167225
