-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.7


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.032585422124
cusum  =  0.104825372739
eta  =  2.25093478983
hl_amp_ratio  =  0.926466357696
kurtosis  =  0.887547361651
n_points  =  217
period  =  0.0334441628235
period_SNR  =  11.4285624818
period_log10FAP  =  -0.100012510713
period_uncertainty  =  2.72261244039e-07
phase_cusum  =  0.113745671403
phase_eta  =  1.86013603989
phi21  =  -0.333311658254
phi31  =  -4.07056345035
quartile31  =  0.08
r21  =  0.443983192587
r31  =  0.0849771075253
shapiro_w  =  0.983168423176
skewness  =  -0.268110261402
slope_per10  =  -0.0146546287433
slope_per90  =  0.0113618036579
stetson_k  =  0.761075665003
weighted_mean  =  17.015562501
weighted_std  =  0.0669975380659
