-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.261596650068
cusum  =  0.111544072645
eta  =  0.625098601889
hl_amp_ratio  =  0.509620318535
kurtosis  =  -0.788708500491
n_points  =  300
period  =  0.654004446448
period_SNR  =  50.1694623133
period_log10FAP  =  -45.7451111307
period_uncertainty  =  9.4338905165e-05
phase_cusum  =  0.288445781205
phase_eta  =  0.179912019936
phi21  =  -2.22423228791
phi31  =  -4.24190578727
quartile31  =  0.35
r21  =  0.339755276229
r31  =  0.195645044307
shapiro_w  =  0.938336789608
skewness  =  -0.538378569827
slope_per10  =  -0.158475000644
slope_per90  =  0.170569904985
stetson_k  =  0.780746367054
weighted_mean  =  15.9361076093
weighted_std  =  0.216034483191
