-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.412939097297
cusum  =  0.0956003525588
eta  =  0.453653608617
hl_amp_ratio  =  0.212638822496
kurtosis  =  -0.312774811166
n_points  =  313
period  =  0.527067512798
period_SNR  =  38.3551664897
period_log10FAP  =  -39.7545324235
period_uncertainty  =  7.75281718855e-05
phase_cusum  =  0.266902552456
phase_eta  =  0.042192837883
phi21  =  -2.43402605646
phi31  =  -1.49974936926
quartile31  =  0.48
r21  =  0.471231910745
r31  =  0.341610011509
shapiro_w  =  0.83003616333
skewness  =  -1.00148445197
slope_per10  =  -0.185417485031
slope_per90  =  0.226004736029
stetson_k  =  0.679145408152
weighted_mean  =  15.9688319767
weighted_std  =  0.348258236875
