-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.180529092063
cusum  =  0.11963235876
eta  =  0.611691232631
hl_amp_ratio  =  1.25022346662
kurtosis  =  -1.48825859434
n_points  =  308
period  =  0.337364394465
period_SNR  =  51.9491867796
period_log10FAP  =  -55.3928665434
period_uncertainty  =  3.8580917037e-05
phase_cusum  =  0.27383507926
phase_eta  =  0.14630007601
phi21  =  -1.6732497852
phi31  =  -2.93080730777
quartile31  =  0.27
r21  =  0.0970436880203
r31  =  0.0113086574784
shapiro_w  =  0.909191310406
skewness  =  0.10626504427
slope_per10  =  -0.133101547044
slope_per90  =  0.195541907355
stetson_k  =  0.896527237392
weighted_mean  =  13.7821865776
weighted_std  =  0.132833670028
