-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319257523942
cusum  =  0.173669244492
eta  =  0.528412804226
hl_amp_ratio  =  0.31491560059
kurtosis  =  -0.721046954982
n_points  =  312
period  =  0.489515211129
period_SNR  =  43.7934236497
period_log10FAP  =  -46.7184496511
period_uncertainty  =  5.34113711901e-05
phase_cusum  =  0.256417893978
phase_eta  =  0.0877048439009
phi21  =  0.795434978669
phi31  =  -1.39992083822
quartile31  =  0.4825
r21  =  0.470889871722
r31  =  0.265247525504
shapiro_w  =  0.876636743546
skewness  =  -0.778565796989
slope_per10  =  -0.121616525984
slope_per90  =  0.170280000195
stetson_k  =  0.730321522554
weighted_mean  =  15.6686413159
weighted_std  =  0.282239563522
