-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.352816712498
cusum  =  0.0812840095839
eta  =  0.508971559321
hl_amp_ratio  =  0.61965970538
kurtosis  =  -1.00144810152
n_points  =  391
period  =  0.597089346359
period_SNR  =  47.7194410113
period_log10FAP  =  -52.7588358458
period_uncertainty  =  9.59457130028e-05
phase_cusum  =  0.250842655713
phase_eta  =  0.309365685589
phi21  =  -2.45376641162
phi31  =  -4.08307633879
quartile31  =  0.475
r21  =  0.428608015707
r31  =  0.199317840891
shapiro_w  =  0.919762313366
skewness  =  -0.516026950954
slope_per10  =  -0.0928961277732
slope_per90  =  0.129889709283
stetson_k  =  0.83585208253
weighted_mean  =  12.8246312178
weighted_std  =  0.285604128475
