-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.291215648721
cusum  =  0.148907090352
eta  =  0.560246850691
hl_amp_ratio  =  0.241082328179
kurtosis  =  -0.342090590634
n_points  =  404
period  =  0.568869412653
period_SNR  =  48.7131359045
period_log10FAP  =  -51.4700066261
period_uncertainty  =  8.95237042332e-05
phase_cusum  =  0.259988878555
phase_eta  =  0.450694439733
phi21  =  0.834578071053
phi31  =  -1.26770088456
quartile31  =  0.3725
r21  =  0.376214548329
r31  =  0.256683189617
shapiro_w  =  0.889208197594
skewness  =  -0.86866816151
slope_per10  =  -0.0875257799505
slope_per90  =  0.135942403338
stetson_k  =  0.688054528189
weighted_mean  =  16.4316775148
weighted_std  =  0.258343238448
