-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.185009978665
cusum  =  0.117287994112
eta  =  0.623774618797
hl_amp_ratio  =  1.12880354571
kurtosis  =  -1.30311758677
n_points  =  293
period  =  0.388175798916
period_SNR  =  47.2452397749
period_log10FAP  =  -44.1950399954
period_uncertainty  =  4.17519041461e-05
phase_cusum  =  0.281095226947
phase_eta  =  0.451580684202
phi21  =  -1.15152388517
phi31  =  -0.0175059492964
quartile31  =  0.27
r21  =  0.0926462431041
r31  =  0.0240561715702
shapiro_w  =  0.942743301392
skewness  =  -0.0247356391036
slope_per10  =  -0.151063974816
slope_per90  =  0.099582597329
stetson_k  =  0.88086095106
weighted_mean  =  13.2973052612
weighted_std  =  0.144515682638
