-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.123936236696
cusum  =  0.120792016811
eta  =  0.707920924716
hl_amp_ratio  =  0.295745026931
kurtosis  =  0.340354197534
n_points  =  348
period  =  0.487004883734
period_SNR  =  41.7902077482
period_log10FAP  =  -40.6303803659
period_uncertainty  =  6.59969769513e-05
phase_cusum  =  0.2214064972
phase_eta  =  0.159941782641
phi21  =  0.593835299716
phi31  =  1.51047675399
quartile31  =  0.14
r21  =  0.468754905239
r31  =  0.306521259147
shapiro_w  =  0.892775416374
skewness  =  -0.940416246417
slope_per10  =  -0.183284908222
slope_per90  =  0.29649999924
stetson_k  =  0.672405203107
weighted_mean  =  14.4292869389
weighted_std  =  0.103410504805
