-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.58


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.287793369954
cusum  =  0.175905859763
eta  =  1.29912041555
hl_amp_ratio  =  0.906804957426
kurtosis  =  0.215080933255
n_points  =  451
period  =  0.466501939826
period_SNR  =  43.1499505953
period_log10FAP  =  -29.0956085229
period_uncertainty  =  7.38720429967e-05
phase_cusum  =  0.243686098823
phase_eta  =  1.33720740109
phi21  =  0.950519489765
phi31  =  0.392210937705
quartile31  =  0.445
r21  =  0.246332014105
r31  =  0.15814325944
shapiro_w  =  0.997616767883
skewness  =  0.0172323994933
slope_per10  =  -0.0215271688215
slope_per90  =  0.0212535089268
stetson_k  =  0.772077066916
weighted_mean  =  18.4640643085
weighted_std  =  0.332575496153
