-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.91


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.36478501466
cusum  =  0.0949942238092
eta  =  0.549076513841
hl_amp_ratio  =  0.358284757719
kurtosis  =  -0.501238093537
n_points  =  407
period  =  0.481612248574
period_SNR  =  47.7496398723
period_log10FAP  =  -50.3712760441
period_uncertainty  =  6.4167056169e-05
phase_cusum  =  0.192950720066
phase_eta  =  0.402947629404
phi21  =  0.696354148766
phi31  =  -1.40089967757
quartile31  =  0.46
r21  =  0.431654551305
r31  =  0.303302411736
shapiro_w  =  0.882847905159
skewness  =  -0.824761071019
slope_per10  =  -0.0768594970803
slope_per90  =  0.107081138263
stetson_k  =  0.759592613964
weighted_mean  =  15.0235847396
weighted_std  =  0.318415341848
