-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184291551307
cusum  =  0.153148028001
eta  =  0.537064983201
hl_amp_ratio  =  0.673934922428
kurtosis  =  -0.917192599691
n_points  =  292
period  =  0.629030727429
period_SNR  =  42.3969262101
period_log10FAP  =  -44.5821093695
period_uncertainty  =  9.04299511831e-05
phase_cusum  =  0.280858730143
phase_eta  =  0.154054282026
phi21  =  0.884426000269
phi31  =  -1.03413487155
quartile31  =  0.23
r21  =  0.397190654304
r31  =  0.158113388316
shapiro_w  =  0.948198616505
skewness  =  -0.410336966399
slope_per10  =  -0.193894607815
slope_per90  =  0.324834733414
stetson_k  =  0.849292818741
weighted_mean  =  16.3195606981
weighted_std  =  0.142176771202
