-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.169760045343
cusum  =  0.104691088664
eta  =  0.626658738683
hl_amp_ratio  =  1.56540714828
kurtosis  =  -1.20183837041
n_points  =  356
period  =  0.350403247923
period_SNR  =  45.8642307905
period_log10FAP  =  -48.4812679604
period_uncertainty  =  4.78319574928e-05
phase_cusum  =  0.278770259155
phase_eta  =  0.526448710306
phi21  =  1.36976448961
phi31  =  2.65074507876
quartile31  =  0.24
r21  =  0.143154284803
r31  =  0.0236840550915
shapiro_w  =  0.940816819668
skewness  =  0.2696729967
slope_per10  =  -0.0713187058205
slope_per90  =  0.0734881702527
stetson_k  =  0.852933160108
weighted_mean  =  16.3595145616
weighted_std  =  0.134578070262
