-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.399946695326
cusum  =  0.16194278086
eta  =  0.552250442099
hl_amp_ratio  =  0.356702272862
kurtosis  =  -1.03426069321
n_points  =  410
period  =  0.470431664571
period_SNR  =  53.253382281
period_log10FAP  =  -60.8086574119
period_uncertainty  =  6.162322142e-05
phase_cusum  =  0.256769218237
phase_eta  =  0.152226271506
phi21  =  0.858254570683
phi31  =  -1.37340811156
quartile31  =  0.6375
r21  =  0.402032471489
r31  =  0.268718015478
shapiro_w  =  0.893442451954
skewness  =  -0.592901761625
slope_per10  =  -0.0653963458168
slope_per90  =  0.0658895335197
stetson_k  =  0.765851208219
weighted_mean  =  16.0462712534
weighted_std  =  0.364091036866
