-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.410729790904
cusum  =  0.120651009093
eta  =  0.632433400767
hl_amp_ratio  =  0.375976603948
kurtosis  =  -0.623973359391
n_points  =  433
period  =  0.447547545602
period_SNR  =  55.1065757744
period_log10FAP  =  -57.1957964031
period_uncertainty  =  5.66946481501e-05
phase_cusum  =  0.244138214602
phase_eta  =  0.16522617563
phi21  =  0.829392149818
phi31  =  1.87341627461
quartile31  =  0.5
r21  =  0.499159015983
r31  =  0.360231159518
shapiro_w  =  0.909532308578
skewness  =  -0.663534748143
slope_per10  =  -0.0611839240061
slope_per90  =  0.0839220182957
stetson_k  =  0.741669557276
weighted_mean  =  15.2835065824
weighted_std  =  0.339792609083
