-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.250697824247
cusum  =  0.117348904287
eta  =  0.628517171711
hl_amp_ratio  =  0.687633725944
kurtosis  =  -1.21242886475
n_points  =  416
period  =  0.313877371075
period_SNR  =  62.4178000741
period_log10FAP  =  -64.6432396132
period_uncertainty  =  2.63789099072e-05
phase_cusum  =  0.25900671232
phase_eta  =  0.409794479119
phi21  =  -1.77958893472
phi31  =  -3.76415137667
quartile31  =  0.36
r21  =  0.178319461728
r31  =  0.0964801834763
shapiro_w  =  0.94528657198
skewness  =  -0.147641914981
slope_per10  =  -0.0423550471876
slope_per90  =  0.0564156233007
stetson_k  =  0.849909592949
weighted_mean  =  16.869217593
weighted_std  =  0.195726716332
