-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.185786892086
cusum  =  0.107295119318
eta  =  0.59914324383
hl_amp_ratio  =  1.63616785817
kurtosis  =  -1.26909052548
n_points  =  317
period  =  0.40528199115
period_SNR  =  53.8725497175
period_log10FAP  =  -52.8513273176
period_uncertainty  =  4.52829045819e-05
phase_cusum  =  0.32498882351
phase_eta  =  0.202838669329
phi21  =  1.38450410364
phi31  =  0.0752109387111
quartile31  =  0.28
r21  =  0.170685890295
r31  =  0.0903270777223
shapiro_w  =  0.935441255569
skewness  =  0.236281803234
slope_per10  =  -0.104293811044
slope_per90  =  0.137548078408
stetson_k  =  0.864701149716
weighted_mean  =  15.3149641134
weighted_std  =  0.141259073852
