-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.404493456745
cusum  =  0.0816418483878
eta  =  0.637588245955
hl_amp_ratio  =  0.263981914937
kurtosis  =  0.0971294684281
n_points  =  341
period  =  0.489253178168
period_SNR  =  45.4238949744
period_log10FAP  =  -47.2202534312
period_uncertainty  =  8.01922949208e-05
phase_cusum  =  0.25599656978
phase_eta  =  0.0365712374413
phi21  =  -2.46261920906
phi31  =  -4.68084984711
quartile31  =  0.42
r21  =  0.419589428123
r31  =  0.289730120121
shapiro_w  =  0.835403263569
skewness  =  -1.10831904304
slope_per10  =  -0.193734724181
slope_per90  =  0.210383944436
stetson_k  =  0.708180446492
weighted_mean  =  15.4016998469
weighted_std  =  0.310605357369
