-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.79


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.201459527537
cusum  =  0.146501323756
eta  =  0.664656042717
hl_amp_ratio  =  1.01533452074
kurtosis  =  -0.604141228215
n_points  =  306
period  =  0.354011115933
period_SNR  =  29.8859567146
period_log10FAP  =  -26.1276745381
period_uncertainty  =  3.52362064836e-05
phase_cusum  =  0.189857860744
phase_eta  =  1.08241156498
phi21  =  1.8935308549
phi31  =  2.77564493282
quartile31  =  0.33
r21  =  0.220521587895
r31  =  0.051786110314
shapiro_w  =  0.986730515957
skewness  =  0.0188619075108
slope_per10  =  -0.0344104126879
slope_per90  =  0.0362644951588
stetson_k  =  0.841483961892
weighted_mean  =  13.9806487081
weighted_std  =  0.222921817297
