-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.35


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.195791581554
cusum  =  0.144486127407
eta  =  0.62654896515
hl_amp_ratio  =  0.676413756014
kurtosis  =  -0.758459317142
n_points  =  341
period  =  0.399837873259
period_SNR  =  43.0838368128
period_log10FAP  =  -45.1303328361
period_uncertainty  =  4.4485745217e-05
phase_cusum  =  0.262738957004
phase_eta  =  0.572223481797
phi21  =  -1.39515989307
phi31  =  -0.559570545152
quartile31  =  0.26
r21  =  0.29716289223
r31  =  0.0883391117836
shapiro_w  =  0.963581621647
skewness  =  -0.399223819139
slope_per10  =  -0.0642243303729
slope_per90  =  0.0570130063233
stetson_k  =  0.812417247259
weighted_mean  =  15.6399977343
weighted_std  =  0.166638401706
