-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.32


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.220524379888
cusum  =  0.20951794228
eta  =  0.62483686841
hl_amp_ratio  =  1.01819923401
kurtosis  =  -0.498471892949
n_points  =  241
period  =  0.438598798325
period_SNR  =  34.3338336517
period_log10FAP  =  -27.323969317
period_uncertainty  =  8.24212535432e-05
phase_cusum  =  0.198346068263
phase_eta  =  0.722582327198
phi21  =  2.25178195207
phi31  =  1.23927144265
quartile31  =  0.23
r21  =  0.227525727144
r31  =  0.0795806347979
shapiro_w  =  0.986523985863
skewness  =  0.0163096990788
slope_per10  =  -0.112231908798
slope_per90  =  0.0852041432778
stetson_k  =  0.802522213642
weighted_mean  =  12.7310207021
weighted_std  =  0.172790218234
