-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.61


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.32483335074
cusum  =  0.209088881909
eta  =  0.80448097195
hl_amp_ratio  =  0.529270835754
kurtosis  =  -0.448615813603
n_points  =  89
period  =  0.330266051953
period_SNR  =  14.8766050665
period_log10FAP  =  -7.39260370093
period_uncertainty  =  4.7348614874e-05
phase_cusum  =  0.294896655061
phase_eta  =  0.682228751611
phi21  =  -1.90290201398
phi31  =  -5.22077250443
quartile31  =  0.37
r21  =  0.197224855053
r31  =  0.0952938793319
shapiro_w  =  0.940202772617
skewness  =  -0.655608487654
slope_per10  =  -0.0720744490303
slope_per90  =  0.10657205671
stetson_k  =  0.713685788664
weighted_mean  =  17.118563031
weighted_std  =  0.310320283876
