-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252099124161
cusum  =  0.0744609403878
eta  =  0.756684369404
hl_amp_ratio  =  0.40032646501
kurtosis  =  -0.503057420573
n_points  =  278
period  =  0.536440181109
period_SNR  =  38.6198120178
period_log10FAP  =  -34.8127588815
period_uncertainty  =  8.04306394215e-05
phase_cusum  =  0.235926912666
phase_eta  =  0.30300654034
phi21  =  0.75997823289
phi31  =  2.23796951951
quartile31  =  0.28
r21  =  0.398079287746
r31  =  0.198090257768
shapiro_w  =  0.933515965939
skewness  =  -0.650430082063
slope_per10  =  -0.120039028841
slope_per90  =  0.226563530549
stetson_k  =  0.757204353492
weighted_mean  =  13.693497407
weighted_std  =  0.180999248172
