-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.298965729609
cusum  =  0.177323141594
eta  =  0.581228364204
hl_amp_ratio  =  0.463523205143
kurtosis  =  -0.0131882093464
n_points  =  395
period  =  0.473794360093
period_SNR  =  48.8279262662
period_log10FAP  =  -46.9946964743
period_uncertainty  =  6.01109321764e-05
phase_cusum  =  0.209762942501
phase_eta  =  0.529738030426
phi21  =  0.772749277739
phi31  =  1.65498992812
quartile31  =  0.335
r21  =  0.317247099794
r31  =  0.0861360147815
shapiro_w  =  0.942383408546
skewness  =  -0.779486617926
slope_per10  =  -0.0511226398462
slope_per90  =  0.0668223647549
stetson_k  =  0.718277841377
weighted_mean  =  16.4975397033
weighted_std  =  0.261897070688
