-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.183951435988
cusum  =  0.0815855503958
eta  =  0.552615533655
hl_amp_ratio  =  0.897480203145
kurtosis  =  -1.45927625844
n_points  =  406
period  =  0.33777490487
period_SNR  =  68.2939137415
period_log10FAP  =  -77.562692673
period_uncertainty  =  3.78770503253e-05
phase_cusum  =  0.298203627015
phase_eta  =  0.0902821019195
phi21  =  1.51029226996
phi31  =  0.713956067994
quartile31  =  0.26
r21  =  0.115030553424
r31  =  0.0764766414799
shapiro_w  =  0.918278515339
skewness  =  -0.0371501759689
slope_per10  =  -0.116345124072
slope_per90  =  0.120743512311
stetson_k  =  0.894519091417
weighted_mean  =  15.6022834059
weighted_std  =  0.136892714295
