-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.412502703185
cusum  =  0.131467543581
eta  =  0.430137347055
hl_amp_ratio  =  0.159905892729
kurtosis  =  0.508368031483
n_points  =  335
period  =  0.465966022715
period_SNR  =  42.7229717317
period_log10FAP  =  -41.6795352432
period_uncertainty  =  6.04177727083e-05
phase_cusum  =  0.29287362161
phase_eta  =  0.0479468278053
phi21  =  -2.40456856472
phi31  =  -1.47354324206
quartile31  =  0.315
r21  =  0.489195633686
r31  =  0.319656830323
shapiro_w  =  0.79482960701
skewness  =  -1.31495318672
slope_per10  =  -0.145421770198
slope_per90  =  0.149906040735
stetson_k  =  0.617218630239
weighted_mean  =  15.6989457388
weighted_std  =  0.322898517114
