-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.482269106481
cusum  =  0.406089488004
eta  =  0.236728767532
hl_amp_ratio  =  0.556393634368
kurtosis  =  -0.793840118328
n_points  =  226
period  =  0.499315300607
period_SNR  =  28.0270065825
period_log10FAP  =  -25.7177169321
period_uncertainty  =  9.18027794604e-05
phase_cusum  =  0.234033676964
phase_eta  =  0.72707895223
phi21  =  2.99999962176
phi31  =  0.853612502033
quartile31  =  0.7075
r21  =  0.102307423671
r31  =  0.192830253189
shapiro_w  =  0.915334224701
skewness  =  -0.569943606642
slope_per10  =  -0.053862213759
slope_per90  =  0.0306477783287
stetson_k  =  0.840572275568
weighted_mean  =  11.2039823009
weighted_std  =  0.50131074182
