-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.94


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.188922955862
cusum  =  0.088475003146
eta  =  0.534175989581
hl_amp_ratio  =  0.987010741798
kurtosis  =  -1.44333734207
n_points  =  390
period  =  0.315997782431
period_SNR  =  41.7395527808
period_log10FAP  =  -44.5779604519
period_uncertainty  =  3.33659494822e-05
phase_cusum  =  0.192985637358
phase_eta  =  0.832711770274
phi21  =  1.49500929064
phi31  =  1.66597702484
quartile31  =  0.33
r21  =  0.170815160097
r31  =  0.0928775539312
shapiro_w  =  0.905972778797
skewness  =  -0.144966448572
slope_per10  =  -0.0590206628595
slope_per90  =  0.0517976848199
stetson_k  =  0.89026747401
weighted_mean  =  14.8814268944
weighted_std  =  0.162818457716
