-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.354024302974
cusum  =  0.113224121571
eta  =  0.590291612994
hl_amp_ratio  =  0.450858626567
kurtosis  =  0.0937962626584
n_points  =  288
period  =  0.49784622058
period_SNR  =  43.5937806835
period_log10FAP  =  -34.3592752736
period_uncertainty  =  8.4908397111e-05
phase_cusum  =  0.254269214577
phase_eta  =  0.315246067824
phi21  =  0.762529955034
phi31  =  1.88433259477
quartile31  =  0.3525
r21  =  0.480999635046
r31  =  0.220778487321
shapiro_w  =  0.918644189835
skewness  =  -0.907240043518
slope_per10  =  -0.125650974952
slope_per90  =  0.174855956425
stetson_k  =  0.749756056839
weighted_mean  =  13.5637416821
weighted_std  =  0.258991568155
