-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.317645011855
cusum  =  0.136584195656
eta  =  0.717715579399
hl_amp_ratio  =  0.497462773869
kurtosis  =  -0.100029109934
n_points  =  276
period  =  0.488431284419
period_SNR  =  40.4497012565
period_log10FAP  =  -30.6611356992
period_uncertainty  =  8.20065980839e-05
phase_cusum  =  0.253097759415
phase_eta  =  0.574713105132
phi21  =  3.87225377355
phi31  =  4.83982662652
quartile31  =  0.3925
r21  =  0.3616176468
r31  =  0.071105619536
shapiro_w  =  0.947599172592
skewness  =  -0.641461514173
slope_per10  =  -0.105838643301
slope_per90  =  0.0522417536009
stetson_k  =  0.727353109112
weighted_mean  =  16.2317896677
weighted_std  =  0.280764842361
