-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.24


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.519777378429
cusum  =  0.257754382299
eta  =  0.70491387684
hl_amp_ratio  =  0.365710519691
kurtosis  =  -0.495714088594
n_points  =  61
period  =  2.97377822526
period_SNR  =  10.5825622058
period_log10FAP  =  -4.10253182318
period_uncertainty  =  0.00225542657251
phase_cusum  =  0.311847282718
phase_eta  =  0.481463010308
phi21  =  3.48267681047
phi31  =  3.44241007932
quartile31  =  0.42
r21  =  0.200972930699
r31  =  0.083714551621
shapiro_w  =  0.842514455318
skewness  =  -0.912643971424
slope_per10  =  -0.538044596296
slope_per90  =  0.845099994913
stetson_k  =  0.699434050354
weighted_mean  =  11.7193442623
weighted_std  =  0.376789147683
