-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.335109637187
cusum  =  0.172101901934
eta  =  0.559238514644
hl_amp_ratio  =  0.542434550682
kurtosis  =  -1.11878169144
n_points  =  406
period  =  0.525621836901
period_SNR  =  49.1221634297
period_log10FAP  =  -51.7713797343
period_uncertainty  =  9.17208910376e-05
phase_cusum  =  0.259314460082
phase_eta  =  0.305619803968
phi21  =  -2.27277556437
phi31  =  -4.48208691889
quartile31  =  0.5775
r21  =  0.460372471658
r31  =  0.261009602086
shapiro_w  =  0.932038426399
skewness  =  -0.393847751238
slope_per10  =  -0.0595860044035
slope_per90  =  0.0729308430062
stetson_k  =  0.79272637238
weighted_mean  =  17.4591020935
weighted_std  =  0.334893098587
