-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.207981119539
cusum  =  0.188494171401
eta  =  0.595034686973
hl_amp_ratio  =  0.454341947372
kurtosis  =  0.0656554622002
n_points  =  296
period  =  0.471113119815
period_SNR  =  32.4245634269
period_log10FAP  =  -29.9540322649
period_uncertainty  =  4.94710831681e-05
phase_cusum  =  0.241226346482
phase_eta  =  0.473229013492
phi21  =  0.621507379669
phi31  =  -1.48954553777
quartile31  =  0.2225
r21  =  0.487113778915
r31  =  0.329107399404
shapiro_w  =  0.939218044281
skewness  =  -0.725001368788
slope_per10  =  -0.0794257508115
slope_per90  =  0.118284735401
stetson_k  =  0.727568346914
weighted_mean  =  11.2407432432
weighted_std  =  0.176910770058
