-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.252031957743
cusum  =  0.118769934195
eta  =  0.600953154796
hl_amp_ratio  =  0.572298620963
kurtosis  =  -0.0219641955795
n_points  =  326
period  =  0.579695549245
period_SNR  =  38.9808269289
period_log10FAP  =  -38.7437394473
period_uncertainty  =  9.35415290348e-05
phase_cusum  =  0.253915582055
phase_eta  =  0.660235403463
phi21  =  0.894548759303
phi31  =  2.13633959309
quartile31  =  0.32
r21  =  0.332226454977
r31  =  0.209835490239
shapiro_w  =  0.961099743843
skewness  =  -0.574408864738
slope_per10  =  -0.110628101405
slope_per90  =  0.156872020522
stetson_k  =  0.775146705855
weighted_mean  =  16.3126257681
weighted_std  =  0.237219664097
