-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.442441019819
cusum  =  0.152386520237
eta  =  0.514813269299
hl_amp_ratio  =  0.430169023734
kurtosis  =  -0.325656631947
n_points  =  299
period  =  0.469843768753
period_SNR  =  37.7154216994
period_log10FAP  =  -37.9366458659
period_uncertainty  =  7.55213964142e-05
phase_cusum  =  0.291022121731
phase_eta  =  0.107767999046
phi21  =  0.692921991564
phi31  =  1.67986326846
quartile31  =  0.51
r21  =  0.442114327677
r31  =  0.329504769263
shapiro_w  =  0.899892091751
skewness  =  -0.754948865858
slope_per10  =  -0.100797934154
slope_per90  =  0.11302611072
stetson_k  =  0.757316791318
weighted_mean  =  16.7350003498
weighted_std  =  0.359935713815
